-170

-160

-150

-140

-130

-120

-110

-100 -90 -80

Magnitude (dB)

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1 10^2 10^3 10^4

-180

-135 -90 -45 0 45 90 135 180

Phase (deg)

Bode Diagram

Frequency (rad/s)

System: sys Frequency (rad/s): 9.62 Magnitude (dB): -84

System: sys Frequency (rad/s): 9.62 Phase (deg): -12.4

System: sys Frequency (rad/s): 0.002 Phase (deg): 179

System: sys Frequency (rad/s): 113 Phase (deg): -87.4

System: sys Frequency (rad/s): 97.2 Magnitude (dB): -94.3